金沙线路检测

X
金沙线路检测

中国旅游金沙线路检测 20

安徽企业 100

协同办公平台 | 您是登录的第165658名网民

网站首页 > 信息公开 > 金沙线路检测公示金沙线路检测 > 招标金沙线路检测

金沙线路检测:金沙线路检测公示金沙线路检测

金沙线路检测:安徽饭店餐饮部、员工食堂厨房设施设备外协服务招标金沙线路检测

发布日期:2025-04-02 浏览次数:1964 发布人:安徽饭店

分享到:

招标编号:AHFD2025-005     发布日期:2025年4月2日

1、项目名称:安徽饭店餐饮部、员工食堂厨房设施设备外协服务

2、项目实施地点:安徽饭店

3、招标项目范围:安徽饭店餐饮部、员工食堂厨房设施设备外协服务(详见招标文件)。

4、项目控制价:131076元/1年(含所有人工及材料费用)

5、工期:365个日历天

6、质量要求:必须符合金沙线路检测相关行业质量规范标准,满足招标方的使用要求。

7、投标人资质要求:具有独立法人资格,具有有效的营业执照和承接相关专业资质。

8、本次招标采用饭店自行组织的竞争性谈判方式进行。

9、招标文件:各投标单位需自行派人至安徽饭店工程部办公室获取。

10、金沙线路检测截止日期:2025年4月8日0时(北京时间)。

11、谈判时间和地点:另行通知

12、联系人:董工     电话:0551-62218193

安徽饭店

2025年4月2日


    公示金沙线路检测

    查看更多
    官方信箱 Mail to us
    友情链接links

    党政机关

    -- 全部 --

    • 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
    • 中国政府网
    • 中央纪委金沙线路检测监委网站
    • 国务金沙线路检测国有资产监督管理委员会
    • 金沙线路检测粮食和物资储备局
    • 中华人民共和国文化和旅游部
    • 安徽省人民政府
    • 安徽省国资委
    • 共产党员网
    • 安徽先锋网
    • 安徽纪检监察网
    • 安徽省文化和旅游厅
    • 安徽省粮食局
    • 安徽省发展和改革委员会

    相关企业

    -- 全部 --

    • 华侨城金沙线路检测
    • 高速地产

    知名媒体

    -- 全部 --

    • 人民日报
    • 人民网
    • 新华网
    • 凤凰网
    • 澎湃新闻
    • 今日头条
    • 中安在线
    • 中国经济网
    • 中国安徽网络电视台
    • 安徽日报报业金沙线路检测
    • 合肥晚报
    • 合肥论坛

    行业网站

    -- 全部 --

    • 中国旅游协会
    • 中国旅游金沙线路检测
    • 中红网
    • 安徽省粮油信息中心
    • 中国粮食网
    • 中房网
    • 中安房产网
    • 中国旅游网

    免责声明 | 网站地图 | 联系我们

    Copyright© 2018 金沙线路检测有限责任金沙线路检测 版权所有 All Rights Reserved. 备案号:皖ICP备06002732号-1

    技术支持:网新科技(www.ibw.cn)

    皖公网安备 34010402702195号

    金沙(js33333-VIP认证)线路检测-Sogou百科