金沙线路检测

X
金沙线路检测

中国旅游金沙线路检测 20

安徽企业 100

协同办公平台 | 您是登录的第165658名网民

网站首页 > 信息公开 > 金沙线路检测公示金沙线路检测 > 招标金沙线路检测

金沙线路检测:金沙线路检测公示金沙线路检测

金沙线路检测:水墨小区供电环网柜及配套电缆施工项目招标金沙线路检测

发布日期:2025-04-21 浏览次数:1636 发布人:安兴发展金沙线路检测

分享到:

安徽中技工程咨询有限金沙线路检测受萧县安兴龙城旅游开发有限责任金沙线路检测委托,现对“水墨小区供电环网柜及配套电缆施工项目”(项目编号:AHZJ-202519600321)进行国内公开招标,欢迎符合条件的投标人参加。

1.招标条件

本项目为水墨小区供电环网柜及配套电缆施工项目,招标人为萧县安兴龙城旅游开发有限责任金沙线路检测,项目资金为自筹资金,出资比例为100%。该项目资金已落实,已具备招标条件。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目名称:水墨小区供电环网柜及配套电缆施工项目

2.2 项目编号:AHZJ-202519600321

2.3 项目概况:招标人开发的水墨小区建筑面积约24万平方米,共有33栋小高层住宅及配套商业、幼儿园等,规划建设住宅1470户,因工程建设需要,现需招标一家单位负责供电环网柜及配套电缆施工。

2.4 招标范围:按照供电方案及图纸完成环网柜及进出线电缆施工,由市政接驳点至环网柜、由环网柜至1#组合配电室、由环网柜至自管配电房的高压电缆及电缆井施工,包括但不限于如下工作内容:

1)市政电线杆接驳及杆上元器件安装(暂定元器件价格为8500元);

2)高压下线至环网柜,高压杆至环网柜距离300米(暂定):

(1)顶管施工,mpp管φ200mm×3根;

(2)电缆井7座(数量暂定,做法见图纸);

(3)YJV22-8.7/15-3×400mm?电缆2根,单根长度300米(数量暂定);

3)安装二进四出环网柜2台(含DTU)、环网柜基础施工(见图纸);

4)环网柜出线电缆施工(环网柜至1#局管YJV22-8.7/15-3×400mm?电缆长度暂定395米,环网柜至1#自管YJV22-8.7/15-3×240mm?电缆长度暂定719米)。

说明:环网柜位于红线外(26#楼西侧,距离水墨小区项目红线距离约25M)。红线内电力预埋管及电缆井不在本次招标范围,红线外的电力预埋管及电缆井在本次招标范围。

5)水墨小区北大门口原市政15m高水泥电线杆拆除、新建2根15m高水泥电线杆及杆上线路附件并固定好原线路(需带电作业或自行协调好停电事宜)。施工时,需先新建两根电线杆,再拆除原电线杆。按图纸及发包人要求完成电线杆的迁移改造工作,对接供电部门做好相关报批手续。

2.5 建设地点:招标人指定地点。

2.6 最高投标限价:人民币2255028.54元(含税)

2.7 标段划分:本项目共划分一个标段

2.8 计划工期:15个日历天(计划开工时间为:2025年5月1日,竣工时间为2025年5月15日,具体开竣工时间以甲方书面通知为准。)

2.9 质量标准:合格,中标人自行对接供电局办理施工相关手续,满足供电金沙线路检测验收要求,同时满足招标人要求。

3.投标人资格要求

3.1 投标人应依法设立(须提供营业执照(或事业单位法人登记证书))并具备承担本项目的如下条件:

3.1.1资质要求:同时具有有效的(1)输变电工程专业承包三级及以上资质 (或输变电工程专业承包乙级及以上资质);(2)承装(修、试)电力设施许可证,其中承装类、承修类、承试类均为五级及以上;(3)安全生产许可证。(须提供证书扫描件)

3.1.2业绩要求:自2021年1月1日以来(医鹕诚呗芳觳庀同签订时间为准),具备单项合同金额不少于150万元或者建筑面积不少于10万平方米的住宅小区供配电工程施工业绩。(须同时提供(1)合同扫描件;(2)竣工验收证明文件(至少有建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方参与竣工验收并盖单位章),或由当地供电部门或供电金沙线路检测出具的验收合格证明(或竣工验收移交报告)。如投标人提供的上述业绩证明材料未能完整或充分反映评审因素(如时间、金额、建筑面积等)的,应另附合同甲方证明材料(须加盖合同甲方单位章)予以明确说明。)

3.1.3项目经理要求:(1)具备机电工程专业二级及以上注册建造师证书;

(2)具备住房和城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证书(B 证)。(须提供证书扫描件)

(3)项目经理必须是本单位人员(指注册证书注册单位应当与投标人名称一致)。另外,项目经理不得同时担任两个及以上建设工程施工项目经理或虽在其他项目上担任项目经理岗位,但承诺在本招标项目中标后合同签订前能够从其他项目变更至本招标项目并全面履约。

(4)社保要求:提供投标人所属社保机构出具的项目经理自2025年1月1日以来任意连续两个月的社保缴费证明(或其他能够证明项目经理参加社保的有效证明)材料,项目经理的社保缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的分支机构。(社保缴费证明或社保的有效证明材料至少含养老保险)

3.1.4财务要求:

不得存在下列情形(须提供承诺函):

(1)被责令停业,暂扣或吊销执照,或吊销资质证书;

(2)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形。

3.1.5信誉要求:

不得存在下列不良状况或不良信用记录(须提供承诺函):

(1)在金沙线路检测企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被市场监督管理部门(或市场监督管理部门)列入经营异常名录、严重违法失信企业名单;

(2)在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入重大税收违法失信主体名单;

(3)在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单;

(4)投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内(自投标截止之日向前追溯3年)有行贿犯罪行为。

3.2本项目不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1 获取时间:2025年4月21日至2025年4月27日17:00(北京时间)。

4.2 获取方式:在线发售招标文件,投标人须在安徽智能采购云平台(网址:https://www.ahhzc.cn),以下简称“徽智采”平台及手机“中招互连”APP中完成注册,并安装“投标客户端”,通过手机APP在“投标客户端”登录,下载招标文件及其它资料,招标人不另行发布上述内容的书面资料。投标人应合理安排招标文件获取时间,特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成招标文件获。鹑巫愿。

5.投标文件的递交

5.1 递交截止时间(投标截止时间,下同):2025年5月7日14:30(北京时间)。

5.2 递交方式:通过“投标客户端”于投标截止时间之前签章、加密、上传,投标截止时间后上传的投标文件不予接受。

6.开标时间、地点

6.1 开标时间:同投标文件递交截止时间

6.2 开标地点:“徽智采”平台电子开标大厅。

6.3 解密方式:投标人通过“投标客户端”解密,投标人应于开标时间前登录“投标客户端”,进入开标室,并等待解密。投标人应在开标时间后60分钟内完成解密。

7.发布金沙线路检测媒介

本次招标金沙线路检测同时在以下媒介发布:

中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)

安徽省招标投标信息网(http://www.ahtba.org.cn/)

“徽智采”平台(https://www.ahhzc.cn)

8.联系方式

8.1 招标人

招标人:萧县安兴龙城旅游开发有限责任金沙线路检测

地址:安徽省宿州市萧县运西站对面水墨圣泉古镇营销中心

联系人:闫总

联系电话:18956128028

8.2 招标代理机构

招标代理机构:安徽中技工程咨询有限金沙线路检测

地址:合肥市蜀山区合作化南路27号

联系人:王宏源、崔巍

联系电话:0551-65149581转842、658,15956962711

电子邮箱:917098302@qq.com

9.电子平台注册

投标人电子平台注册步骤如下(以下两项均须注册完成):

10.1“徽智采”平台注册:

登录“徽智采”平台,点击右上角“供应商注册”,按照要求填写完善企业信息并上传相关附件,审核通过即完成平台的注册。具体注册操作详见“徽智采”平台首页“常见问题”,同时须在PC下载安装“投标客户端”客户端(下载链接见“徽智采”平台首页右上角“下载客户端”)。

10.2手机“中招互连”APP注册:

完成平台注册及客户端安装后,在手机应用商店中下载“中招互连”APP,按照要求填写注册信息,同时在APP线上完成CA证书的办理(购买单位证书请注意选择“安徽智能采购云平台”),具体下载及注册操作详见“徽智采”平台首页常见问题“CA办理”。

“投标客户端”的服务功能

投标人完成手机“中招互连”APP的注册,并通过扫码登录PC端“投标客户端”后方可电子投标,“投标客户端”为投标人提供的在线服务有:下载招标文件、制作投标文件、扫码电子签章、扫码加密投标文件、递交投标文件、网上开标、扫码解密投标文件等。

注册、投标具体操作手册指引详见“徽智采”平台右下角常见问题中的文档,请仔细阅读并按步骤操作即可。

注册审核人:章工、崔工

审核时间:工作日9:00-11:30,13:00-17:00(北京时间)

联系电话:章工13866184647   崔工15255472573


    公示金沙线路检测

    查看更多
    官方信箱 Mail to us
    友情链接links

    党政机关

    -- 全部 --

    • 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
    • 中国政府网
    • 中央纪委金沙线路检测监委网站
    • 国务金沙线路检测国有资产监督管理委员会
    • 金沙线路检测粮食和物资储备局
    • 中华人民共和国文化和旅游部
    • 安徽省人民政府
    • 安徽省国资委
    • 共产党员网
    • 安徽先锋网
    • 安徽纪检监察网
    • 安徽省文化和旅游厅
    • 安徽省粮食局
    • 安徽省发展和改革委员会

    相关企业

    -- 全部 --

    • 华侨城金沙线路检测
    • 高速地产

    知名媒体

    -- 全部 --

    • 人民日报
    • 人民网
    • 新华网
    • 凤凰网
    • 澎湃新闻
    • 今日头条
    • 中安在线
    • 中国经济网
    • 中国安徽网络电视台
    • 安徽日报报业金沙线路检测
    • 合肥晚报
    • 合肥论坛

    行业网站

    -- 全部 --

    • 中国旅游协会
    • 中国旅游金沙线路检测
    • 中红网
    • 安徽省粮油信息中心
    • 中国粮食网
    • 中房网
    • 中安房产网
    • 中国旅游网

    免责声明 | 网站地图 | 联系我们

    Copyright© 2018 金沙线路检测有限责任金沙线路检测 版权所有 All Rights Reserved. 备案号:皖ICP备06002732号-1

    技术支持:网新科技(www.ibw.cn)

    皖公网安备 34010402702195号

    金沙(js33333-VIP认证)线路检测-Sogou百科