金沙线路检测

X
金沙线路检测

中国旅游金沙线路检测 20

安徽企业 100

协同办公平台 | 您是登录的第165658名网民

网站首页 > 新闻资讯 > 所属企业动态

金沙线路检测:所属企业动态

金沙线路检测:安徽省粮食金沙线路检测新桥粮食现代综合产业园(一期)变配电工程

发布日期:2013-06-26 浏览次数:6521 发布人:金沙线路检测

分享到:

安徽省粮食金沙线路检测新桥粮食现代综合产业园(一期)变配电工程

招标金沙线路检测

 

招标编号:2013-SB-1447

发布日期:2013年6月26日

一、招标条件

1、项目名称:安徽省粮食金沙线路检测新桥粮食现代综合产业园(一期)变配电工程

2、项目备案机关名称:肥西县发展和改革委员会

3、招标人:金沙线路检测有限责任金沙线路检测

4、资金来源:自筹

二、项目概况与招标范围

1、项目概况:安徽省粮食金沙线路检测新桥粮食现代综合产业园位于肥西县高刘镇五星工业聚集区内香樟路与润田路交口西南角。一期建设内容包括新建12栋24m×84.7m散装平房仓,装粮高度7m,总仓容为12万吨,以及生产辅助用房、物流仓库、一站式服务中心、消防泵房、消防水池、部分园区道路等附属设施和2#综合楼、高压开闭所等。

2、招标内容:安徽省粮食金沙线路检测新桥粮食现代综合产业园(一期)变配电设备采购及安装等。招标范围包括:(1)市政高压首杆至园区内变配电所的高压电缆采购和安装;(2)高压配电室的设备采购和安装;(3)500KVA干式变压器采购和安装;(4)低压配电室的设备采购和安装;(5)施工图中标注的关联内容采购和安装;(6)高低压系统的调试、验收、送电及相关手续办理。详见施工图纸。

3、工期:40个日历天(自土建施工结束后起)。

三、投标人资格要求

1、具有独立法人资格,注册资本100万元及以上;

2、具有承装电力设施许可证四级(含四级)以上资质或具有机电设备安装工程专业承包二级(含二级)以上资质;

3、2010年1月1日至今具有三个及以上类似工程业绩;

4、在资金、技术、人员等方面具有承担本工程的能力;

5、本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

1、报名时间为2013年6月26日至2013年7月2日(法定公休日、法定节假日除外),每日8时至12时,14时30分至17时30分(北京时间)。

2、报名地点:安徽省华安工程建设管理有限责任金沙线路检测(合肥市益民街15号富华大厦6楼613室)。

3、报名资料:报名人须携带本人身份证、法人授权委托书、企业法人营业执照(副本)、企业资质证书(副本)、类似工程业绩证明材料(施工合同等相关证明材料原件),所有证件均查原件并留加盖公章、装订成册的复印件。

4、招标文件发放时间另行通知。

五、联系方式

招标人:金沙线路检测有限责任金沙线路检测

地  址:合肥市梅山路18号IFC国际金融中心3818室

联系人:李承海

电  话:0551-62852843

传  真:0551-62852845

招标代理机构:安徽省华安工程建设管理有限责任金沙线路检测

地  址:合肥市益民街15号富华大厦6楼613室

联系人:王海义 马彬彬

电  话:0551-62618215 62672775

传  真:0551-62672775

 


    公示金沙线路检测

    查看更多
    官方信箱 Mail to us
    友情链接links

    党政机关

    -- 全部 --

    • 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
    • 中国政府网
    • 中央纪委金沙线路检测监委网站
    • 国务金沙线路检测国有资产监督管理委员会
    • 金沙线路检测粮食和物资储备局
    • 中华人民共和国文化和旅游部
    • 安徽省人民政府
    • 安徽省国资委
    • 共产党员网
    • 安徽先锋网
    • 安徽纪检监察网
    • 安徽省文化和旅游厅
    • 安徽省粮食局
    • 安徽省发展和改革委员会

    相关企业

    -- 全部 --

    • 华侨城金沙线路检测
    • 高速地产

    知名媒体

    -- 全部 --

    • 人民日报
    • 人民网
    • 新华网
    • 凤凰网
    • 澎湃新闻
    • 今日头条
    • 中安在线
    • 中国经济网
    • 中国安徽网络电视台
    • 安徽日报报业金沙线路检测
    • 合肥晚报
    • 合肥论坛

    行业网站

    -- 全部 --

    • 中国旅游协会
    • 中国旅游金沙线路检测
    • 中红网
    • 安徽省粮油信息中心
    • 中国粮食网
    • 中房网
    • 中安房产网
    • 中国旅游网

    免责声明 | 网站地图 | 联系我们

    Copyright© 2018 金沙线路检测有限责任金沙线路检测 版权所有 All Rights Reserved. 备案号:皖ICP备06002732号-1

    技术支持:网新科技(www.ibw.cn)

    皖公网安备 34010402702195号

    金沙(js33333-VIP认证)线路检测-Sogou百科