金沙线路检测

X
金沙线路检测

中国旅游金沙线路检测 20

安徽企业 100

协同办公平台 | 您是登录的第165658名网民

网站首页 > 信息公开 > 金沙线路检测公示金沙线路检测 > 招标金沙线路检测

金沙线路检测:金沙线路检测公示金沙线路检测

金沙线路检测:安兴.相湖春晓展示中心改造工程设计招标金沙线路检测

发布日期:2019-12-11 浏览次数:18339 发布人:安兴发展金沙线路检测

分享到:

发布日期:2019年12月11日

一、招标编号:JG2019-01-2036

二、项目名称:安兴.相湖春晓展示中心改造工程设计

三、招标条件:

建设单位(业主):淮北安兴投资有限金沙线路检测

建设资金来源:企业自筹

招标人:淮北安兴投资有限金沙线路检测

四、项目概况:

建设规模:展示中心在原有三层砖混建筑上进行改造设计,总建筑面积约1454平方米,本项目用地面积约5000平方米。

建设地点:安徽省淮北市烈山区

最高投标限价:59.2万元

设计周期:合同签订后15日历日内完成深化方案设计、施工图设计及审查。

标段划分:1个标段。

五、招标范围

展示中心建筑结构检测,建筑结构局部加固、改造设计,水电、消防、暖通、弱电、内外装饰等设计;

2、展示中心室外工程及景观设计;具体内容详见招标文件。

六、招标方式:公开招标

七、资格审查方式:资格后审

八、投标人资格要求

1、具有独立法人资格,具备有效的营业执照;

2、具有建设行政主管部门核发的建筑行业(建筑工程)乙级及以上设计资质或工程设计综合资质;

3、近3年(2016年1月1日以来)至少具有一个类似业绩;

4、单位负责人为同一人(或者有夫妻、直系血亲关系)或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标;

5、本项目不接受联合体投标;

6、投标人没有在淮北市行政区域内被暂停投标资格且在暂停期内的(须提供承诺书);

7、信用要求:在投标有效期内,投标人(含其不具有独立法人资格的分支机构)不得存在下列情形(须提供承诺书):

(1)投标人被人民法金沙线路检测列入失信被执行人的;

(2)投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的;

(3)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

投标人的信用状况由招标人或招标代理机构、评标委员会等进行查询确认。投标人的信用状况评审时依据下述查询平台(网址)发布的信息:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)

注:类似业绩指公共建筑设计业绩(提供合同,时间医鹕诚呗芳觳庀同签订日期为准)

投标人须提供设计委托合同复印件等证明材料,时间以设计委托合同时间为准,证明材料中应体现合同签订时间、设计内容等反映类似业绩主要特征信息。(下同)

九、设计负责人资格要求

1、近3年(2016年1月1日以来)应至少具有1个类似业绩(该业绩可与企业业绩相同);

2、拟派设计负责人为建筑类高级职称且为投标申请人的正式在册职工,提供近一年(2018年11月-2019年10月)由投标人为其缴纳的社保证明(以政府的社保部门出具的证明为准),提供设计负责人所负责项目合同及相关证明材料(如合同中不能体现设计负责人姓名,提供合同甲方出具的证明或项目竣工验收表中体现均予以认可)。

注:类似业绩要求同上。

十、联合体投标:不接受。

十一、招标文件的获取

获取时限:2019年12月11日至2019年12月19日17时30分(北京时间)。

获取方式:投标人应当登录 “优质采云采购平台”(www.youzhicai.com)下载。

因投标人会员注册原因导致无法获取招标文件影响投标的,开标时间不予顺延,相关责任由投标人自负,会员注册要求详见备注内容。

售价:招标文件每套500元,售后不退。

十二、投标文件递交截止时间(开标时间)

2019年12月30日下午14时00分(北京时间)(该时间为暂定,最终时间以招标文件中载明的时间为准)。

十三、投标文件递交地点(开标地点

安徽省招标金沙线路检测股份有限金沙线路检测(合肥市包河大道236号)二楼第五开标室。

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予接收。

十四、发布金沙线路检测媒介

中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、“优质采云采购平台”(网址:

http://www.youzhicai.com/)、安徽省招标投标信息网(www.ahtba.org.cn)、中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)

十五、会员注册及电子文件的获取

1、潜在投标人/供应商须登陆“云采购平台”(网址:www.youzhicai.com,以下称“平台”)参与本项目招标采购活动。首次登陆须办理注册手续,请务必选择注册为“投标人角色”类型。注册流程见平台“用户注册”栏目,咨询电话:0551-62220088。因未及时办理注册手续影响参加招标采购活动的,责任自负。

2、已注册的潜在投标人/供应商可登录平台获取招标采购文件,招标采购文件费用采用银联线上支付,支持各类开通银联服务的银行账户。本项目的招标采购文件及其他资料(含澄清、答疑及相关补充文件)通过平台发布,招标人/代理机构不再另行书面通知,潜在投标人/供应商应及时关注、查阅平台。因未及时查看导致不利后果的,责任自负。

3、潜在投标人/供应商支付招标采购文件费用前需核对单位名称及统一社会信用代码,确认无误后支付费用,并通过交易平台直接获取电子发票。若单位名称、统一社会信用代码发生变化或填写有误,须先进行注册信息修改,修改内容审核通过后,再进行费用支付。

4、已注册的潜在投标人/供应商若注册信息发生变更(如:与初始注册信息不一致),应及时网上提交变更申请。因未及时变更导致不利后果的,责任自负。

十六、联系方式:

招标人:淮北安兴投资有限金沙线路检测

地址:安徽省淮北市烈山区

招标代理机构:安徽省招标金沙线路检测股份有限金沙线路检测

地址:合肥市包河区包河大道236号

邮编:230051

联系人:王昕、郑志伟

电话:0551-62220216,62220211,13965139493

应急客服电话:0551-62220153(接听时间:8:30-12:00,13:30-17:30,节假日除外。潜在供应商应优先拨打联系电话,无人接听时再拨打该“应急客服电话”)

网址:www.ah-inter.com




    公示金沙线路检测

    查看更多
    官方信箱 Mail to us
    友情链接links

    党政机关

    -- 全部 --

    • 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
    • 中国政府网
    • 中央纪委金沙线路检测监委网站
    • 国务金沙线路检测国有资产监督管理委员会
    • 金沙线路检测粮食和物资储备局
    • 中华人民共和国文化和旅游部
    • 安徽省人民政府
    • 安徽省国资委
    • 共产党员网
    • 安徽先锋网
    • 安徽纪检监察网
    • 安徽省文化和旅游厅
    • 安徽省粮食局
    • 安徽省发展和改革委员会

    相关企业

    -- 全部 --

    • 华侨城金沙线路检测
    • 高速地产

    知名媒体

    -- 全部 --

    • 人民日报
    • 人民网
    • 新华网
    • 凤凰网
    • 澎湃新闻
    • 今日头条
    • 中安在线
    • 中国经济网
    • 中国安徽网络电视台
    • 安徽日报报业金沙线路检测
    • 合肥晚报
    • 合肥论坛

    行业网站

    -- 全部 --

    • 中国旅游协会
    • 中国旅游金沙线路检测
    • 中红网
    • 安徽省粮油信息中心
    • 中国粮食网
    • 中房网
    • 中安房产网
    • 中国旅游网

    免责声明 | 网站地图 | 联系我们

    Copyright© 2018 金沙线路检测有限责任金沙线路检测 版权所有 All Rights Reserved. 备案号:皖ICP备06002732号-1

    技术支持:网新科技(www.ibw.cn)

    皖公网安备 34010402702195号

    金沙(js33333-VIP认证)线路检测-Sogou百科