金沙线路检测

X
金沙线路检测

中国旅游金沙线路检测 20

安徽企业 100

协同办公平台 | 您是登录的第165658名网民

网站首页 > 信息公开 > 金沙线路检测公示金沙线路检测 > 招标金沙线路检测

金沙线路检测:金沙线路检测公示金沙线路检测

金沙线路检测:春晓花园项目一期住宅公共部位装修招标金沙线路检测

发布日期:2021-08-27 浏览次数:8024 发布人:安兴发展金沙线路检测

分享到:

一、招标编号:JG2021-01-1482    发布日期:2021年8月27日

二、招标项目名称:春晓花园项目一期住宅公共部位装修

三、电子招标线上项目:是

四、招标条件

1.招标人:淮北安兴投资有限金沙线路检测

2.建设资金来源:自筹

五、招标内容及标段划分:

1.春晓花园项目一期工程,包括住宅楼15栋(Y27-Y41)约7.66万平方米、商业建筑6栋(S2-S7)约1.95万平方米、幼儿园1栋(S8)约0.42万平米、地下车库约1.56万平方米,总建筑面积共约

11.59万平方米;结构类型:框架结构。本次招标范围包括住宅楼内各层电梯门套:一层单元入口门厅、单元入口的钢化夹胶玻璃雨棚、外墙干挂石材、门厅外墙铝合金矩管格栅。项目预算约330万元。详见工程量清单及图纸。

2.本次招标为一个标段。

六、招标方式:公开招标。

七、资格审查方式:资格后审。

八、投标人资格要求

1.中国境内有效注册的具有合法经营资格的独立法人,具有有效的营业执照;

2.具有建筑装修装饰工程专业承包二级资质,或者具有建筑装修装饰工程专业承包乙级及以上资质,有效的安全生产许可证;

3.拟派项目经理须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格,具有安全生产考核合格证书(B证)及2021年1月以来任意连续6个月在投标人单位的社保缴纳证明材料。并承诺中标后不再担任本项目之外的项目经理,直至本项目结束;

4.投标人在近三年(2018年1月至今,以签订合同时间为准)至少具有一个单项合同金额不少于330万元的装饰工程施工业绩;

5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

6.本项目不接受联合体投标。

7.投标人没有在淮北市行政区域内被暂停投标资格且在暂停期内的(须提供承诺书);

8.信用要求:投标人(含其不具有独立法人资格的分支机构)不得存在下列情形(须提供承诺书):

1)投标人被人民法金沙线路检测列入失信被执行人的;

2)投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的;

3)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

4)2018年1月1日以来,投标人或其法定代表人及投标文件中拟委任的项目经理(项目负责人)有行贿犯罪行为的。

九、获取招标文件相关事项

1.获取时限:2021年8月27日至2021年9月3日17时30分(北京时间)。

2.获取地点:投标人应当登录

“优质采云采购平台”(网址:http://www.youzhicai.com/)支付招标文件费用后下载。

十、投标文件递交截止时间:2021年9月17日14时00分。

十一、投标文件递交地点:投标人应在截止时间前通过投标文件制作工具客户端递交电子投标文件。逾期递交的电子投标文件,优质采云采购平台将予以拒收。

十二、发布金沙线路检测及公示媒介

“优质采云采购平台”(网址:http://www.youzhicai.com/)、中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、安徽省招标投标信息网(www.ahtba.org.cn)、中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn/)。

十三、用户注册及电子文件的获取

1.潜在投标人/供应商须登陆“优质采云采购平台”(网址:www.youzhicai.com,以下称“优质采平台”)参与本项目招标采购活动。首次登陆须办理注册手续,请务必选择注册为“投标人角色”类型。注册流程见优质采平台“用户注册”栏目,咨询热线:400-0099-555。因未及时办理注册手续影响参加招标采购活动的,责任自负。

2.已注册的潜在投标人/供应商可登录优质采平台获取招标采购文件,招标采购文件费用采用银联线上支付,支持各类开通银联服务的银行账户。本项目的招标采购文件及其他资料(含澄清、答疑及相关补充文件)通过优质采平台发布,招标人/代理机构不再另行书面通知,潜在投标人/供应商应及时关注、查阅优质采平台。因未及时查看导致不利后果的,责任自负。

3.潜在投标人/供应商支付招标采购文件费用前需核对单位名称及统一社会信用代码,确认无误后支付费用,并通过优质采交易平台直接获取电子发票。若单位名称、统一社会信用代码发生变化或填写有误,须先进行注册信息修改,修改内容审核通过后,再进行费用支付。

4.已注册的潜在投标人/供应商若注册信息发生变更(如:与初始注册信息不一致),应及时网上提交变更申请。因未及时变更导致不利后果的,责任自负。

5.本项目采用全流程电子化招标采购方式,潜在投标人/供应商须办理CA数字证书(以下简称CA),CA用于电子投标/响应文件的签章及上传(上传投标/响应文件需使用CA进行加密);CA办理详见《竞彩足球比分开奖优质采平台数字证书办理的须知》(https://www.youzhicai.com/ActivityTopic/AdviceDetail/8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045);咨询热线:400-0099-555。

6.电子投标/响应文件必须使用“优质采投标文件制作工具”制作生成并上传。下载地址:http://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip,使用说明书及视频教程下载地址: https://file.youzhicai.com/files/BidderHelp.rar。

十四、联系方式

招标代理机构:安徽省招标金沙线路检测股份有限金沙线路检测

地址:合肥市包河大道236号安徽省招标金沙线路检测有限金沙线路检测501室

联系人:杨奎、王昕

电话:0551-65199511、0551-651995081,13965139493、15255566576

邮箱:zhaobiao01@ah-inter.com

应急客服电话:0551-62220153(接听时间:8:30-12:00,13:30-17:30,节假日除外。潜在供应商/响应人应优先拨打联系人电话,无人接听时再拨打该“应急客服电话”)。


    公示金沙线路检测

    查看更多
    官方信箱 Mail to us
    友情链接links

    党政机关

    -- 全部 --

    • 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
    • 中国政府网
    • 中央纪委金沙线路检测监委网站
    • 国务金沙线路检测国有资产监督管理委员会
    • 金沙线路检测粮食和物资储备局
    • 中华人民共和国文化和旅游部
    • 安徽省人民政府
    • 安徽省国资委
    • 共产党员网
    • 安徽先锋网
    • 安徽纪检监察网
    • 安徽省文化和旅游厅
    • 安徽省粮食局
    • 安徽省发展和改革委员会

    相关企业

    -- 全部 --

    • 华侨城金沙线路检测
    • 高速地产

    知名媒体

    -- 全部 --

    • 人民日报
    • 人民网
    • 新华网
    • 凤凰网
    • 澎湃新闻
    • 今日头条
    • 中安在线
    • 中国经济网
    • 中国安徽网络电视台
    • 安徽日报报业金沙线路检测
    • 合肥晚报
    • 合肥论坛

    行业网站

    -- 全部 --

    • 中国旅游协会
    • 中国旅游金沙线路检测
    • 中红网
    • 安徽省粮油信息中心
    • 中国粮食网
    • 中房网
    • 中安房产网
    • 中国旅游网

    免责声明 | 网站地图 | 联系我们

    Copyright© 2018 金沙线路检测有限责任金沙线路检测 版权所有 All Rights Reserved. 备案号:皖ICP备06002732号-1

    技术支持:网新科技(www.ibw.cn)

    皖公网安备 34010402702195号

    金沙(js33333-VIP认证)线路检测-Sogou百科