金沙线路检测

X
金沙线路检测

中国旅游金沙线路检测 20

安徽企业 100

协同办公平台 | 您是登录的第165658名网民

网站首页 > 信息公开 > 金沙线路检测公示金沙线路检测 > 招标金沙线路检测

金沙线路检测:金沙线路检测公示金沙线路检测

金沙线路检测:春晓花园项目商业加压供水工程招标金沙线路检测

发布日期:2022-04-11 浏览次数:6038 发布人:安兴发展金沙线路检测

分享到:

一、项目名称及内容:

1、项目工程名称:春晓花园项目商业加压供水工程;

2、工程地点:淮北市孟山南路59号;

3、建设单位:淮北安兴投资有限金沙线路检测;

4、工程概况:

春晓花园项目商业建筑6栋(S2-S7)约1.95万平方米、幼儿园1栋(S8)约0.42万平米。

5、标段划分:共分1个标段;

6、资金来源:自筹资金;

7、工期:60日历天;

8、招标类别:施工;

二、投标人资质要求

1、企业资质:

(1)投标人须具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质,具有营业执照、安全生产许可证书;

(2)信用要求:在投标有效期内,投标人不得存在下列情形(须提供承诺书);

①投标人被人民法金沙线路检测列入失信被执行人的;

②投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的;

③投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的;

2、项目负责人:持有安装工程二级建造师证书,并有安全员B证;

3、本项目不接受联合体投标;

4、资格审查方式:资格后审。

三、招标文件的获取

1、获取时间:2022年04月13日17时前

2、招标文件价格:0元

3、凡有意参加投标者,请于2022年04月13日17时前到春晓花园营销中心二楼成本部领。ɑ幢笔忻仙侥下59号)。

四、投标文件的递交

1、 投标文件递交的截止时间、地点:详见招标文件;

2、 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。

五、踏勘现场

投标人自行进行现场踏勘,充分了解现场情况以获得一切可能影响投标报价的直接资料;中标后不得再对现场因素提出非议。

六、联系方式

招标人:淮北安兴投资有限金沙线路检测

邮  编:235000

联系人:孟工

地  址:淮北市烈山区孟山南路59号

电  话:18555794443

七、备注

1、本招标金沙线路检测与招标文件不一致的,以招标文件为准。


    公示金沙线路检测

    查看更多
    官方信箱 Mail to us
    友情链接links

    党政机关

    -- 全部 --

    • 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
    • 中国政府网
    • 中央纪委金沙线路检测监委网站
    • 国务金沙线路检测国有资产监督管理委员会
    • 金沙线路检测粮食和物资储备局
    • 中华人民共和国文化和旅游部
    • 安徽省人民政府
    • 安徽省国资委
    • 共产党员网
    • 安徽先锋网
    • 安徽纪检监察网
    • 安徽省文化和旅游厅
    • 安徽省粮食局
    • 安徽省发展和改革委员会

    相关企业

    -- 全部 --

    • 华侨城金沙线路检测
    • 高速地产

    知名媒体

    -- 全部 --

    • 人民日报
    • 人民网
    • 新华网
    • 凤凰网
    • 澎湃新闻
    • 今日头条
    • 中安在线
    • 中国经济网
    • 中国安徽网络电视台
    • 安徽日报报业金沙线路检测
    • 合肥晚报
    • 合肥论坛

    行业网站

    -- 全部 --

    • 中国旅游协会
    • 中国旅游金沙线路检测
    • 中红网
    • 安徽省粮油信息中心
    • 中国粮食网
    • 中房网
    • 中安房产网
    • 中国旅游网

    免责声明 | 网站地图 | 联系我们

    Copyright© 2018 金沙线路检测有限责任金沙线路检测 版权所有 All Rights Reserved. 备案号:皖ICP备06002732号-1

    技术支持:网新科技(www.ibw.cn)

    皖公网安备 34010402702195号

    金沙(js33333-VIP认证)线路检测-Sogou百科