金沙线路检测

X
金沙线路检测

中国旅游金沙线路检测 20

安徽企业 100

协同办公平台 | 您是登录的第165658名网民

网站首页 > 信息公开 > 金沙线路检测公示金沙线路检测 > 招标金沙线路检测

金沙线路检测:金沙线路检测公示金沙线路检测

金沙线路检测:隋唐运河古镇项目全案销售代理服务采购中标候选人公示

发布日期:2022-04-22 浏览次数:5750 发布人:安兴发展金沙线路检测

分享到:

隋唐运河古镇项目全案销售代理服务采购项目,受淮北安兴古镇文化旅游开发有限责任金沙线路检测的委托,恒泰工程咨询金沙线路检测有限金沙线路检测对该项目进行公开招标(项目编号:HTZX-2022-CG-001),于2022年4月19日进行公开开标。根据招标文件规定,经过评审委员会评议,推荐中标候选人如下:

第一中标候选人: 安徽新安爱房资讯有限金沙线路检测;

工期(合作期限):壹年

中标价(%):

销售额<8000 万,销售佣金 0.6%;8000万≤销售额<12000万,销售佣金0.8%;12000万销售额≤销售额<14000万,销售佣金1%;14000万≤销售额,销售佣金1.5% 。

项目负责人:丁杨

第二中标候选人:淮北同汇天下房地产营销策划有限金沙线路检测;

工期(合作期限):壹年

中标价(%): 5%

项目负责人:王笑男

公示期:自2022年 4  月 21 日至2022年 4 月 24 日


招标投标相关各方对上述结果有异议,可在公示期内以书面形式向恒泰工程咨询金沙线路检测有限金沙线路检测提出。联系号码:18756101269

二、书面异议材料应当包括以下内容:

(1)异议人名称、地址和有效联系方式;

(2)被异议人名称;

(3)异议事项的基本事实;

(4)相关请求及主张;

(5)有效线索和相关证明材料。

书面异议材料必须符合上述要求,且由其法定代表人签字并加盖公章,并附法定代表人及其委托联系人的有效身份证复印件,否则不予接收。

三、异议材料有下列情形的亦不予接收:

(1)异议材料不完整;

(2)异议事项含有主观猜测等内容且无充分有效证据的;

(3)对其他投标人的投标文件详细内容异议,无法提供合法来源渠道的。

异议人不得以异议为名进行虚假、而已异议,干扰招标投标活动的正常进行。对于提供虚假材料,以异议为名谋取中标或恶意异议扰乱招标工作秩序的,将报请行政监管部门处理。

如公示期内无有效异议,本评审结果即为确认中标人依据。

特此公示。

恒泰工程咨询金沙线路检测有限金沙线路检测

2022年 4 月 21 日

    公示金沙线路检测

    查看更多
    官方信箱 Mail to us
    友情链接links

    党政机关

    -- 全部 --

    • 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
    • 中国政府网
    • 中央纪委金沙线路检测监委网站
    • 国务金沙线路检测国有资产监督管理委员会
    • 金沙线路检测粮食和物资储备局
    • 中华人民共和国文化和旅游部
    • 安徽省人民政府
    • 安徽省国资委
    • 共产党员网
    • 安徽先锋网
    • 安徽纪检监察网
    • 安徽省文化和旅游厅
    • 安徽省粮食局
    • 安徽省发展和改革委员会

    相关企业

    -- 全部 --

    • 华侨城金沙线路检测
    • 高速地产

    知名媒体

    -- 全部 --

    • 人民日报
    • 人民网
    • 新华网
    • 凤凰网
    • 澎湃新闻
    • 今日头条
    • 中安在线
    • 中国经济网
    • 中国安徽网络电视台
    • 安徽日报报业金沙线路检测
    • 合肥晚报
    • 合肥论坛

    行业网站

    -- 全部 --

    • 中国旅游协会
    • 中国旅游金沙线路检测
    • 中红网
    • 安徽省粮油信息中心
    • 中国粮食网
    • 中房网
    • 中安房产网
    • 中国旅游网

    免责声明 | 网站地图 | 联系我们

    Copyright© 2018 金沙线路检测有限责任金沙线路检测 版权所有 All Rights Reserved. 备案号:皖ICP备06002732号-1

    技术支持:网新科技(www.ibw.cn)

    皖公网安备 34010402702195号

    金沙(js33333-VIP认证)线路检测-Sogou百科