金沙线路检测

X
金沙线路检测

中国旅游金沙线路检测 20

安徽企业 100

协同办公平台 | 您是登录的第165658名网民

网站首页 > 信息公开 > 金沙线路检测公示金沙线路检测 > 招标金沙线路检测

金沙线路检测:金沙线路检测公示金沙线路检测

金沙线路检测:?春晓花园项目一期景观绿化工程砂石水泥采购招标金沙线路检测

发布日期:2022-08-31 浏览次数:7194 发布人:安兴发展金沙线路检测

分享到:

1. 招标条件

本招标项目春晓花园项目一期景观绿化工程砂石水泥采购(项目名称)招标人为安徽安兴景华建设工程有限责任金沙线路检测,招标项目资金来自自筹资金(资金来源),出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对春晓花园项目一期景观绿化工程砂石水泥采购进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 招标项目名称: 春晓花园项目一期景观绿化工程砂石水泥采购

2.2 招标项目编号:GN2022-01-4779

2.3 标段划分:一个标段

2.4 建设地点:安徽省淮北市烈山区孟山南路59号

2.5 建设规模:春晓花园项目一期工程,拟建住宅楼15栋(Y27-Y41)约7.66万平方米、商业建筑6栋(S2-S7)约1.95万平方米、幼儿园1栋(S8)约0.42万平米、地下车库约1.56万平方米,总建筑面积共约

11.59万平方米;一期用地面积约7.11万平方米。本次招标为春晓花园项目一期景观绿化工程砂石水泥采购。

2.6 合同估算价:约121.58万元。

2.7 招标范围:春晓花园项目一期景观绿化工程砂石水泥采购。项目内容包含春晓花园项目级配碎石约5000吨、水泥约500吨、中粗砂约2400吨等。

2.8 交货地点:安徽省淮北市烈山区孟山南路59号春晓花园项目内,招标人指定地点。

2.9 供货周期:满足春晓花园项目一期景观绿化工程的需求,接到招标人通知后3个工作日内将货物运送至招标人项目现场。

2.10 项目类别:货物

2.11 其他:/

3. 投标人资格要求

3.1投标人具有独立法人资格,具有有效的营业执照;

3.2投标人自2019年1月1日以来,须具有单项合同额不少于100万元砂石水泥供货业绩。(提供合同等证明文件,时间医鹕诚呗芳觳庀同签订时间为准,合同内容中须包含砂石或水泥,且合同中砂石水泥合计金额不少于100万元,合同中不能完整反映评审因素的,还须提供业主盖章的书面证明材料);

3.3投标人及其法定代表人自2019年1月1日以来无行贿犯罪记录,且未被各级各地行业主管部门或招标投标监督管理部门限制投标且在限制投标期内(提供承诺函)。

3.4投标人不得存在下列情形之一,否则将取消其投标和中标的资格(提供承诺函):

①近三年内发生重大质量事故的;

②对招标人合法权益造成损害的;

③恶意竞争、围标、串标等扰乱招投标秩序的;

④近一年有拖欠农民工工资记录的。

3.5本项目不允许联合体参加。

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者,请于即日起时至2022年9月9日17时00分(北京时间,下同),登录优质采云采购平台下载电子招标文件。首次登录须办理注册手续,请务必选择注册为“投标人角色”类型。注册流程见平台“用户注册”栏目,咨询电话:400-0099-555。因未及时办理注册手续影响参加招标采购活动的,责任自负。

4.2已注册的潜在投标人/供应商可登录平台获取招标采购文件,招标采购文件费用采用银联线上支付,支持各类开通银联服务的银行账户。本项目的招标采购文件及其他资料(含澄清、答疑及相关补充文件)通过平台发布,招标人/代理机构不再另行书面通知,潜在投标人/供应商应及时关注、查阅平台。因未及时查看导致不利后果的,责任自负。

4.3潜在投标人/供应商支付招标采购文件费用前需核对单位名称及统一社会信用代码,确认无误后支付费用,并通过交易平台直接获取电子发票。若单位名称、统一社会信用代码发生变化或填写有误,须先进行注册信息修改,修改内容审核通过后,再进行费用支付。

4.4已注册的潜在投标人/供应商若注册信息发生变更(如:与初始注册信息不一致),应及时网上提交变更申请。因未及时变更导致不利后果的,责任自负。

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2022年9月16日 9时30分,地点为安徽省招标金沙线路检测股份有限金沙线路检测二楼第三开标室(合肥市包河区包河大道236号安徽省招标金沙线路检测大厦)。

5.2逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人将予以拒收。

6. 发布金沙线路检测的媒介

本次招标金沙线路检测同时在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、优质采云采购平台(www.youzhicai.com)、安徽省招标投标信息网(www.ahtba.org.cn)(发布金沙线路检测的媒介名称)上发布。

7. 联系方式

招标人:安徽安兴景华建设工程有限责任金沙线路检测

招标代理机构:安徽省招标金沙线路检测股份有限金沙线路检测

址:合肥市包河区包河大道236号

联系人:李先生        电话:18856933350

联系人:杨奎、王昕    电话:0551-65199508、15255566576

电子邮件:784592776@qq.com

应急客服电话:0551-62220153(接听时间:8:30-12:00,13:30-17:30,节假日除外。潜在投标人/响应人应优先拨打联系电话,无人接听时再拨打该“应急客服电话”)

    公示金沙线路检测

    查看更多
    官方信箱 Mail to us
    友情链接links

    党政机关

    -- 全部 --

    • 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
    • 中国政府网
    • 中央纪委金沙线路检测监委网站
    • 国务金沙线路检测国有资产监督管理委员会
    • 金沙线路检测粮食和物资储备局
    • 中华人民共和国文化和旅游部
    • 安徽省人民政府
    • 安徽省国资委
    • 共产党员网
    • 安徽先锋网
    • 安徽纪检监察网
    • 安徽省文化和旅游厅
    • 安徽省粮食局
    • 安徽省发展和改革委员会

    相关企业

    -- 全部 --

    • 华侨城金沙线路检测
    • 高速地产

    知名媒体

    -- 全部 --

    • 人民日报
    • 人民网
    • 新华网
    • 凤凰网
    • 澎湃新闻
    • 今日头条
    • 中安在线
    • 中国经济网
    • 中国安徽网络电视台
    • 安徽日报报业金沙线路检测
    • 合肥晚报
    • 合肥论坛

    行业网站

    -- 全部 --

    • 中国旅游协会
    • 中国旅游金沙线路检测
    • 中红网
    • 安徽省粮油信息中心
    • 中国粮食网
    • 中房网
    • 中安房产网
    • 中国旅游网

    免责声明 | 网站地图 | 联系我们

    Copyright© 2018 金沙线路检测有限责任金沙线路检测 版权所有 All Rights Reserved. 备案号:皖ICP备06002732号-1

    技术支持:网新科技(www.ibw.cn)

    皖公网安备 34010402702195号

    金沙(js33333-VIP认证)线路检测-Sogou百科